LIBRARY

EXPORTS

ir_file_open @1
ir_binary_open @2
ir_decode @3
ir_close @4

get_temperature_range @5
get_supported_mode @6
get_supported_wind_speed @7
get_supported_swing @8
get_supported_wind_direction @9