LIBRARY

EXPORTS

ir_ac_file_open @1
ir_ac_lib_open @2
ir_ac_lib_parse @3
ir_ac_lib_control @4
ir_ac_lib_close @5

ir_tv_file_open @6
ir_tv_lib_open @7
ir_tv_lib_parse @8
ir_tv_lib_control @9
ir_tv_lib_close @19
get_temperature_range @11
get_supported_mode @12
get_supported_wind_speed @13
get_supported_swing @14
get_supported_wind_direction @15